0.8 − 0.6− 0.4− 0.2− 0 0.2 0.4 0.6 0.8 y 0

5

10

15

20

25

30

35

(mb) y/dσd

= 5.02 TeV NNs ALICE Pb-Pb UPC

(XnXn) 0ρ Pb + Pb + → Pb-Pb

data reflected uncorr syst. corr syst.

STARlight GKZ (upper limit) GKZ (lower limit) CCKT CCKT (nuclear) GMMNS